[Statistics]
Iavs=http://v7event.stats.avast.com/cgi-bin/iavsevents.cgi

[Update]
LatestBuild=365

[Update.Url.0]
Lzma=http://overseer.tools.avcdn.net/tools/avast/overseer/x64/overseer.exe.365.lzma
Cabinet=http://overseer.tools.avcdn.net/tools/avast/overseer/x64/overseer.exe.365.cab

[Update.Win7]
LatestBuild=478

[Update.Win7.Url.0]
Lzma=http://overseer.tools.avcdn.net/tools/avast/overseer/x64/overseer.exe.478.lzma
Cabinet=http://overseer.tools.avcdn.net/tools/avast/overseer/x64/overseer.exe.478.cab

[Update.Win7.Url.1]
Lzma=https://s-overseer.avcdn.net/tools/avast/overseer/x64/overseer.exe.478.lzma
Cabinet=https://s-overseer.avcdn.net/tools/avast/overseer/x64/overseer.exe.478.cab

[Signature]
Signature=ASWSig2A3502712F0F060661910D8A553BCB7A5D4F63E446141F7F52D1C8756BCBE38AD855AE51CA4BA2B7F73FCC39EC712491676B8B0F5C5183CCEDC34E51D23BAD9A75ASWSig2A